PESCADOR SOFRE GRAVE LESÃO APÓS SOCORRER PASSAGEIROS DO CARRO QUE DESPENCOU NO MAR DE ILHÉUS

Carro despencou de uma altura de aproximadamente três metros na orla de Ilhéus Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um carro despencou da Avenida Dois de Julho e caiu no mar da praia do Cristo na tarde do último domingo (19), em Ilhéus. Relembre AQUI.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o condutor estava no carro com três adolescentes e perdeu o controle da direção, despencando de uma altura de aproximadamente três metros. Os ocupantes do carro não sofreram ferimentos graves, e o motorista não estava mais lá quando os bombeiros chegaram ao local.

Com a queda, o carro ficou emborcado na água e a situação atraiu dezenas de curiosos. Segundo os bombeiros, um pescador que tentou ajudar sofreu um corte profundo na perna e precisou ser levado para o hospital. Ainda não há informações sobre o atual estado de saúde.

O post PESCADOR SOFRE GRAVE LESÃO APÓS SOCORRER PASSAGEIROS DO CARRO QUE DESPENCOU NO MAR DE ILHÉUS apareceu primeiro em ILHÉUS 24H :: Porque a notícia não para..